快盈VIII体育

雪缘园足彩比分直播新学期食堂开放时间的通知(更新)
发布者: 校办 更新日期: 2014-08-29 访问次数: 1369

  

雪缘园足彩比分直播新学期食堂开放时间的通知

 

因南、北区二、三楼食堂重新装修改造,为保证快盈VIII体育正常用餐,现将有关事宜通知如下:

一、南、北区一楼快盈VIII体育食堂828正常营业。

二、南区二、三楼快盈VIII体育食堂830正常营业。

三、北区二、三楼快盈VIII体育食堂913正常营业。

四、南区教工餐厅93正常营业,北区教工餐厅913正常营业。

在此向全校快盈VIII体育表示抱歉,给您带来的诸多不便,敬请谅解!

 

  

                     福建工程快盈VIII体育后勤管理处

                     膳食管理服务中心

                     2014年8月28

 
快盈VIII-专注于赚钱的利器