快盈VIII体育

紧急通知
发布者: 校办 更新日期: 2016-09-28 访问次数: 2700

各单位、各部门:
    接省防指调度令,7点30分溪源水库出库流量每秒300立方米(当前水位 89.5米),9点30分将加大流量泄洪,出库流量加到500立方米,请各单位、各部门对实验室、宿舍楼、户外广告、水电设施、在建工地等本单位负责重点部位严密关注并加强巡查,请后勤处密切关注溪源江水位变化,学工部做好快盈VIII体育安全管理,严格禁止快盈VIII体育外出。如发现险情,请各单位及时报送。

                                       


                                          福建工程快盈VIII体育防汛指挥部办公室

                             2016年9月28日
快盈VIII-专注于赚钱的利器